ca88

地宝 DC68

产品参数

外观
主机尺寸(mm)
337*337*95.5
APP
APP类型
ca88APP
OTA在线升级
清扫能力
真空度(Pa)
600/1000
尘盒容量(L)
0.35
尘盒过滤层数
3(过滤网+过滤棉+HEPA)
清扫模式
自动
拖地功效
水箱类型
自渗水
水箱容量(ml)
80
是否支持水量调理
智能
提示音类型
语音提示
准时预约
其他参数
噪音(dB(A) )
68.1
电池类型&容量(mAh)
镍氢,3000
事情时间(min)
约100
充电时间(h)
约4
主机额定功率(W)
30
主机额定电压(V)
12
认证类型
CCC认证
网站地图网站地图