ca88

如何正确使用UV除菌及香氛胶囊?

一:UV除菌系统及香氛胶囊装置篇

1. 拉出滤芯提手,取出滤芯组件

2. 将香氛胶囊装入UV除菌系统卡槽中并按压,听到“哒”一声体现装置乐成。

3. 将UV除菌系统组件,瞄准滤芯中间空位,顺时针旋转,听到“咔”一声体现装置乐成

4. 滤芯组件装回主机即可

香氛胶囊和UV除菌装置指导:

二:UV除菌系统及香氛胶囊APP设置

1.在机械人主界面,点击“下拉按键”找到香氛/除菌可进行相关设置。


image.png


注:净化到优后开始散香,默认静音风量,不可调理。


是否解决了您的问题?
谢谢
效劳热线
400-886-8888

联系ca88

电话支持
400-886-8888
周一至周日 9:00-20:00
线下支持
社交支持
ca88微博
网站地图网站地图
友情链接:九游会J9  尊龙凯时  威斯尼斯wns888入口  BC贷  尊龙凯时  新利体育luck18  尊龙凯时  尊龙凯时  ag亚娱  腾博会官网  918博天堂  bifa必发