ca88

如何正确给机械人充电?

一:机械人充电使用指导

1. 取下滤芯组件,翻开主机电源 (“o”为关,“I”为开)再将滤芯组件装回主机

2. 将主机背面推至充电座,对接乐成后开始充电。

(首次使用,请充满电。充电时间约为 4 小时。充电中:白灯闪烁,充电结束:常亮)

视频指导(仅供参考,以实物为准)


是否解决了您的问题?
谢谢
效劳热线
400-886-8888

联系ca88

电话支持
400-886-8888
周一至周日 9:00-20:00
线下支持
社交支持
ca88微博
网站地图网站地图