ca88

窗宝W83S运行中红灯报警

1、窗宝运行至窗户中心红灯报警,,,,,,请按以下缘故原由扫除: 

①检查适配器线束是否脱落,,,,,,重新毗连视察;;;;; ; 

②取下机械检查抹布是否爆发折叠或过脏。。。。。。。。替换备用抹布使用视察;;;;; ; 

③检查驱动轮是否有异物纠葛并擦拭。。。。。。。。(使用?????刈氨η郑,,,,,整理包胶内部积灰) 

2、窗宝顶住边框红灯报警,,,,,,请按以下缘故原由扫除: 

①短按?????刂厥又眉,,,,,?????卮氨ν牙В,,,,,取下窗宝举行扫除;;;;; ; 

②检查防跌落感应器是否有脏污或不回弹;;;;; ; 

③检查两个撞板是否回弹,,,,,,前后轻拍,,,,,,左右推动视察是否卡主。。。。。。。。

是否解决了您的问题?????
谢谢
效劳热线
400-886-8888

联系ca88

电话支持
400-886-8888
周一至周日 9:00-20:00
线下支持
社交支持
ca88微博
【网站地图】