ca88

窗宝清洁玻璃的倾斜角度是否有要求???????

一:窗宝清洁玻璃的倾斜角度是否有要求???????

窗宝支持与竖直直面±30°的倾角玻璃清洁(和竖直面的夹角),,,, ,若被清洁的外貌笔直角度不敷,,,, ,可能会泛起窗宝报警或导致窗宝掉落。。。。。。。

您可以实验以下操作:

  1. 长按窗宝启动键并取下窗宝;;;; ;

  2. 请将窗宝吸附于立面玻璃上,,,, ,正常启动窗宝最先清洁事情;;;; ;

  3. 窗宝不适用于与立面角度大于30°的倾斜玻璃上举行擦窗;;;; ;


是否解决了您的问题???????
谢谢
效劳热线
400-886-8888

联系ca88

电话支持
400-886-8888
周一至周日 9:00-20:00
线下支持
社交支持
ca88微博
【网站地图】