ca88

ca88简介
品牌故事焦点价值
生长历程
产品历程大事记品牌荣誉
社会责任
品牌资讯
企业新闻媒体新闻媒体评测品牌运动
视频专区
品牌视频产品视频产品使用
<返回

ca88随心DM81评测

2017-12-25 15:02:37

作为权衡一款扫地机械人清扫效果的重要数据——吸力,DM81随心有着令人信服的数据:700Pa。目前市面上主流的随机类扫地机械人吸力一般在400到600Pa不等,随心的大吸力在面对室内常见的灰尘或大颗粒杂物时要比主流随机类扫地机械人体现好得多。由于其密闭风道的优秀体现,随心在吸力上是很是有竞争力的。

另外,由于其双边刷和V型浮动式滚刷的设计,在“扫”这个环节,随心同样精彩。随心拥有奇特的V字型聚拢滚刷设计,能将地面浮灰最大限度地聚拢于吸口,杜绝了古板滚刷的漏灰现象,可拆卸设计也会更便当快捷。尤其是在机身底部,还潜伏玄机。滚刷上三种差别材质的刷条设计,细密橡胶刷清扫细小灰尘、PP毛刷刷净大颗;页尽⑺上鸾核⒐纬仇ば晕圩铡2环殴魏我桓銮迳ㄏ附,可以说,随心吸扫荟萃,让灰尘无处藏身。

ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员官网登录入口


自渗水湿擦,去除顽固污渍

在吸扫荟萃完成对地面的开端清洁后,面对残留的顽固污渍,湿擦是最好的步伐之一。随心的干湿疏散抹布中,湿抹布接纳了精细的多质料设计。软式吸水材质卖力擦掉地面吸附脏污,硬式刮擦材质将刮掉漏洞中顽固污渍。同时,自渗水水箱以1.8ml/s 的速度向抹布渗水,包管湿抹布的水分富足,为清除顽固污渍提供包管。

干擦收尾,三办法解决地面清洁

看到这,不禁有人要问,湿抹布擦掉污渍的同时留下水渍该怎么办?让干抹布来搞定它。在随心自带的这块318c㎡巨细的抹布中,有三分之二都是由超强吸水质料制成的干抹布。这样就形成了整个干湿疏散抹布的擦地历程——前端连续加湿,坚持湿擦,后端坚持干燥,吸收残留水渍。今后,开辟了扫地机械人以“扫”开始,“拖”太过,“擦”收尾的立体清洁新净界。


ca88地宝DM81扫地机评测-包装附件

地宝DM81的包装箱接纳了ca88一贯的双层设计,用户可以通过外层硬板纸运输包装箱侧面的标贴,确认自己所购置到的机型,想想这也算是对“中国特色”物流效劳的无奈之举吧。

ca88地宝DM81扫地机评测-包装附件
▲地宝DM81的包装箱接纳了ca88一贯的双层设计

取出地宝DM81的销售包装箱后,可以看到其配色接纳了洁净的白+蓝组合,周身除了产品图、功效介绍和规格表外,最显眼的莫过地宝的英文LOGO了。

ca88地宝DM81扫地机评测-包装附件
▲地宝DM81的销售包装箱接纳了洁净的白+蓝组合配色

撕开封贴提示从翻开包装箱后,可以看到地宝DM81的随机附件除了说明书、保修卡外,还包括充电座、 ?仄鳌4个边刷和2节AAA电池。

ca88地宝DM81扫地机评测-包装附件
▲撕开封贴提示,可翻开地宝DM81的销售包装箱

ca88地宝DM81扫地机评测-包装附件
▲地宝DM81的随机附件除了说明书、保修卡外,还包括充电座、 ?仄鳌4个边刷和2节AAA电池

地宝DM81标配充电座与以往地宝系列的差别,首先是因接纳外置1.4米线长的宽电压交流电源适配器设计,所以其外形尺寸更小、更便当在家中的摆放,同时被“撞飞”的危害也更小。

ca88地宝DM81扫地机评测-包装附件
▲地宝DM81标配充电座比以往地宝系列的外形尺寸更小

ca88地宝DM81扫地机评测-包装附件
▲原因是接纳了外置1.4米线长的宽电压交流电源适配器设计

其次是,因地宝DM81接纳了镍氢电池+充电触片一体化的设计,所以充电座的2个电极接触弹片被挪到了∩型底盘的前端位置。

ca88地宝DM81扫地机评测-包装附件
▲地宝DM81充电座的2个电极接触弹片被挪到了∩型底盘的前端位置

最后是,由于接纳了更大的信号窗设计,从而使得DM81的充电座能以近180°的全向信号,引导电量缺乏或处于返回充电状态的机体返回充电。

ca88地宝DM81扫地机评测-包装附件
▲地宝DM81的标配 ?仄鹘幽闪酥卑逶煨

ca88地宝DM81扫地机评测-包装附件
▲通过 ?仄魃弦壕,用户可直观的控制机体的大部分功效

地宝DM81的标配 ?仄鹘幽2节AAA电池供电,通过 ?仄魃弦壕,用户可直观的控制机体的开关、偏向、返回充电和清扫模式等,使用时应该很是便当。

ca88地宝DM81扫地机评测-包装附件
▲地宝DM81的边刷配置为红绿各2个

ca88地宝DM81扫地机评测-包装附件
▲边刷是常见的3刷头设计,但刷毛材质软硬适度,且每个刷头上都有>50根刷毛

而在标配的边刷方面,DM81配置为红绿各2个。虽然边刷是常见的3刷头设计,但刷毛材质软硬适度,且每个刷头上都有>50根刷毛。

ca88地宝DM81扫地机评测-包装附件
▲地宝DM81的7cm加长边刷(刷毛长度5cm)

ca88地宝DM81扫地机评测-包装附件
▲实际摆放演示地宝DM81墙角清扫情况,需要人工补扫的区域很是小

通过实际摆放演示墙角清扫的情况,可以看到得益于7cm的加长边刷(刷毛长度5cm),理论上地宝DM81清扫过的墙角,需要人工补扫的区域很是小。

优点:
尺寸小巧且能以近180°全向引导的充电座
1.4米的适配器电源线长
4个材质优良的边刷



ca88地宝DM81扫地机评测-操控&集尘

地宝DM81的外观设计与之前的地宝8系如出一辙,圆形的机体外貌接纳了亮面黑+哑光黑的组合配色,加上2条简约的银色装饰线,科技感十足。

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲地宝DM81的外观设计与之前的地宝8系如出一辙

其中值得一提的是,呈金属拉丝外观的机体顶面,接纳了国际流行IMD(In Mold Decoration)模内转印成型工艺。在具备高端质感的同时,还很耐磨、耐腐化和不褪色哦。

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲呈金属拉丝外观的机体顶面,接纳了国际流行IMD模内转印成型工艺

在机体尺寸、重量上,地宝DM81的结果为344x344x88mm和3kg。这样其在通过性上,就比其它“厚实”的机型更具优势,用料方面也比其它“轻飘飘”的同行更老实。

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲地宝DM81的机体高度仅为88mm,在通过性上就比其它“厚实”的机型更具优势

由于接纳了ca88成熟的随机碰撞式寻路系统,所以地宝DM81的机体前半边哑光玄色部分为缓冲防撞板,防撞板下方还设计有橡胶缓冲条。

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲地宝DM81接纳了成熟的随机碰撞式寻路系统,所以机体前半边为缓冲防撞板

防撞板中间深色的半透明横条下,DM81还配置了能够感知邻近≥2cm障碍物的11组红外防撞感应器,这样在运行中如遇到墙壁、桌椅脚等时,其就能提前感知并减速,从而;せ濉⒓揖愕炔皇芩鹕恕

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲地宝DM81简洁的机体顶面

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲机体的顶面带LED灯的开要害,是地宝DM81机体上唯一的物理控制键

接下来我们再看机体的顶面,带LED灯的开要害是DM81机体上唯一的物理控制键,后方则是集尘盒盖板。虽然这样无凸起部件的顶面设计,兼具简约的美学和良好的通过性,但没有提手的设计,照旧让老编觉得稍有缺乏。

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲地宝DM81机体顶面的梯形集尘盒盖板可以向前掀开

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲梯形集尘盒盖板下方就是地宝DM81集尘盒仓的所在

而将梯形的集尘盒盖板向前掀开,就能看到地宝DM81集尘盒仓的所在。0.5L容积的集尘盒上嵌有清理小工具,通过提手可便当将集尘盒从机体中取出。

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲0.5L容积的集尘盒通过提手可便当的从机体中取出

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲地宝DM81可水洗的集尘盒,在进/排风处都设有开口

DM81可水洗的集尘盒,在进/排风处都设有开口。其中进风处的盖板上装置了单向密封片,排风处的盖板上则装置了初级和HEPA两层滤网。这样设计既便当倾倒垃圾,又能有效过滤并锁住吸入的细微垃圾,避免它们损坏下方的吸尘电机。

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲地宝DM81集尘盒排风处的盖板上,装置有初级和HEPA两层滤网

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲地宝DM81集尘盒上内嵌的清理小工具

在取出集尘盒后,可以看到地宝DM81的扁形吸尘风道与集尘盒连接处,设计有橡胶密封圈,这样就使得吸尘电机爆发的700Pa吸力,险些可以无损的用于清洁地面。

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲取出集尘盒后,可以看到地宝DM81的扁形吸尘风道与集尘盒连接处

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲连接处设计有橡胶密封圈,这样就使得吸尘电机爆发的吸力可无损的用于清洁地面

同时集尘盒仓两侧还各装置了1个传感器,通过其地宝DM81可在事情时,确认是否装置了集尘盒(不装虽然就不动喽)和吸入的垃圾量。如果数量突然增加的话,就代表机体所经过的区域特别脏,这时DM81就会重复清扫该区域直至洁净为止。

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲地宝DM81集尘盒仓的两侧,还各装置了1个传感器

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲在集尘盒仓的后部,则是地宝DM81吸尘电机的所在

而在集尘盒仓的后部,则是吸尘电机的所在。通过外套涡轮扇叶的新一代吸尘电机,配合浮动式吸尘口和密封无损风道,地宝DM81就能爆发高于大大都“同行”的700Pa强劲吸力。

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲地宝DM81呈弧形、条状的排风口,被安顿在了机体后部

最后在吸尘电机的排风口方面,DM81并没有接纳以往机型的下置式设计。其呈弧形、条状的排风口被安顿在了机体后部,事情时被过滤后的气流,会直接向后平行送出,进一步减少了扬尘这种二次污染情况的泛起。

优点:
美观且制造工艺上乘的机体
11组可感知邻近≥2cm障碍物的红外防撞传感器
可水洗的2级过滤集尘盒
2组集尘盒/垃圾量两用传感器
后置弧形吸尘电机出风口


ca88地宝DM81扫地机评测-行走机构

将机体翻面后,我们就能看到的就是地宝DM81的行走机构和清洁系统了。DM81接纳了扫地机械人里最常见的“三轮车”形式,即中央前部万向轮+两侧后部驱动轮的结构。

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲机体的地面为地宝DM81的行走机构和清洁系统

地宝DM81的万向轮能包管机体转向灵活,但不可拆卸的设计,在遇到粘附或卡在轮上的垃圾时 ?赡芑岫郧褰嘣斐晌幢恪

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲地宝DM81在万向轮前部的凹槽内,还装有跌落传感器

DM81在万向轮前部的凹槽内,还装有跌落传感器。这样当机体遇到台阶等大高度落差时,便能实时退却、转向,从而制止跌落损坏,同样的传感器在机体底面的左右两侧还各有2个。

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲万向轮后方的大凹槽,则是地宝DM81的电池仓所在

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲地宝DM81接纳的3000mA镍氢电池组,通过2个长杆螺丝与机体连接

而万向轮后方的大凹槽,则是地宝DM81的电池仓所在。3000mA镍氢电池组通过2个长杆螺丝与机体连接、牢固,这里需要注意的是,旋紧螺丝时切记用力过大,不然就会遇到下图的情况。

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲用户可通过硬币便当的旋紧螺丝

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲需要注意的是,旋紧螺丝时切记用力过大,不然就会遇到螺丝损坏的情况

在与充电座对应的电极弹片接触后,3000mA的镍氢电池组能在4小时左右充满,满电时其可支持机体连续事情约2小时。

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲地宝DM81的2个直径7cm的驱动轮,则被设计在机体底面中央靠两侧的位置

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲地宝DM81的悬浮式结构驱动轮,在面对1~3cm的离地高度时,都能包管机体自由运动

地宝DM81的2个直径7cm的驱动轮,则被设计在机体底面中央靠两侧的位置。驱动轮外覆齿状橡胶胎面,这样在差别材质的地面上,就都能有效的提供抓地力了。

接纳了弹簧避震、皮带传动的悬浮式结构驱动轮,在面对1~3cm的离地高度时,都能包管机体自由运动,同时也就让DM81具备了一定的越障脱困能力。

优点:
悬浮式结构大直径橡胶驱动轮



ca88地宝DM81扫地机评测-清洁系统

而在清洁系统方面,地宝DM81搭载的[蓝鲸]清洁系统,在机体底面上主要由边刷、滚刷、吸尘口和抹布部件组成。首先,[蓝鲸]清洁系统接纳了ca88一贯坚持的双边刷设计。2个边刷皆为向中央旋转,且长度合理的刷毛,不会泛起打到万向轮和驱动轮的情况。

ca88地宝DM81扫地机评测-清洁系统
▲地宝DM81搭载的[蓝鲸]清洁系统,主要由边刷、滚刷、吸尘口和抹布部件组成

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲地宝DM81的边刷接纳了免工具装置方法

免工具装置方法的边刷,找替换时只需按对应颜色直接插拔即可。相较需要拆卸螺丝的设计,更便当了女性用户的使用。

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲机体底面中央靠前的方形区域,则是[蓝鲸]清洁系统接纳的浮动式吸尘口所在

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲吸尘口可依地面的崎岖调解升降,从而实现最理想的贴地清洁

机体底面中央靠前的方形区域,则是[蓝鲸]清洁系统接纳的浮动式吸尘口所在。吸尘口可依地面的崎岖调解升降,从而实现最理想的贴地清洁。而地宝DM81吸尘口内,还装置有1根V型胶/毛混淆滚刷。事情时高速旋转的滚刷,通过2排密集的PP刷毛宁静直的橡胶刮条,可将机体经过地面上的垃圾,都聚拢、送入吸尘口内。

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲向中央滑动吸尘口后部两侧的灰色释放键,可便当翻开框盖、抽取滚刷进行清洁

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲地宝DM81吸尘口内装置的V型胶/毛混淆滚刷,可将机体经过地面上的垃圾都聚拢

向中央滑动吸尘口后部两侧的灰色释放键,可便当翻开框盖、抽取滚刷进行清洁。这里我们可以看到,滚刷的两侧都设计有护套,从而有效减少了进灰、毛发纠葛等情况的爆发。

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲在地宝DM81机体底面的后半部分,可凭据需要通过卡扣方法加装浮动式的抹布组件

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲[蓝鲸]清洁系统特色的抹布组件,由带自加湿导流系统的水箱和干湿疏散的抹布两部分组成

最后,老编再着重说一下[蓝鲸]清洁系统接纳的革命性抹布组件。在地宝DM81机体底面的后半部分,用户可凭据需要,通过卡扣方法加装浮动式的抹布组件。这款[蓝鲸]清洁系统特色的抹布组件,由带自加湿导流系统的水箱和干湿疏散的抹布两部分组成。自带加湿导流系统的110ml水箱,能通过一定的倾斜角度控制以1.8ml/min速度渗水。

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲自带加湿导流系统的110ml水箱,能通过一定的倾斜角度控制以1.8ml/min速度渗水

ca88地宝DM81扫地机评测-机体正面
▲318cm2超大面积的抹布,则由中央的隔水条,将外貌支解成了1份湿、2份干的两块区域

318cm2超大面积的抹布,则由中央的隔水条,将外貌支解成了1份湿、2份干的两块区域。其中前部的蓝色湿抹布区可连续加湿,擦除附着在地面上的污渍。此后部的白色干抹布去则坚持干燥,吸除残留水渍的同时进行二次擦拭,从而完美复制人工擦地的办法。

优点:
便当拆装的双边刷
聚拢效果优秀的V型胶/毛混淆滚刷
特色浮动式、自渗水、干湿疏散的318cm2抹布部件



ca88地宝DM81扫地机评测-实际测试

花了3页的篇幅为列位全面介绍了地宝DM81的设计、功效和特色,但俗话说的好“是骡子是马还得拉出来遛遛”不是,所以接下来,老编将凭据消费者主要体贴的清洁效果、笼罩率、噪音和使用本钱问题,进行针对性的测试。

ca88地宝DM81扫地机评测-实测总结
▲老编选择了一个约5m2面积,地砖/石材/地板3种地面材质混淆的阳台作为测试园地

园地方面,老编选择的是一个约5m2面积,地砖/石材/地板3种地面材质混淆的阳台,且还堆了些生活中常见的“障碍物”。首先地宝DM81就要在这真实的居家情况中,测试在自动模式下的清洁效果和笼罩率。

通过视频可以看到,加装了浮动式抹布组件的地宝DM81,在新一代ICS智能芯片、11组红外防撞感应器、[蓝鲸]清洁系统和700Pa强力吸尘电机的配合下,清洁效果完全可适应真实的居家情况。

ca88地宝DM81扫地机评测-实测总结
▲清洁效果测试后的地宝DM81机体底部情况

但同时我们也能看到,在加装了浮动式抹布组件后,地宝DM81的通过性也下降了一些。同时在经过多次湿掠过的地砖、石材等平滑地面时,其驱动轮也有打滑的情况爆发,从而造成了清洁时间的延长和待清洁地面遗漏。

ca88地宝DM81扫地机评测-实测总结
▲设计合理的地宝DM81集尘盒,倾倒垃圾时十分便当

接下来,老编将地宝DM81机体上的浮动式抹布组件取下后进行笼罩率测试。通过视频可以看到,得益于ca88成熟的随机碰撞式寻路系统,在近12分钟内,DM81在4种模式下切换事情,基本抵达了将整片地面至少笼罩一次的“结果”。

在测试的同时,老编还丈量了地宝DM81的噪音和充电功耗。下图上可以看到,在距机体约50cm处测得其最大的噪音值仅为60dB左右。仅相当于两人普通对话的情况(别嫌响,这玩意吸力大就响,静的就一定吸力弱)。

ca88地宝DM81扫地机评测-实测总结
▲在距地宝DM81机体约50cm处,测得其最大的事情噪音仅为60dB左右

而在充电方面,老编实测地宝DM81的功耗仅为17W左右,以每次充满电最短需约4小时,充满后可连续事情时间约2小时,每天事情12小时来盘算,期间DM81最多需要充电的时间应该是8小时。

ca88地宝DM81扫地机评测-实测总结
▲地宝DM81的充电功耗实测仅为17W左右

而充电8小时则代表地宝DM81因“事情需要”,每天耗电仅为0.14度左右,也就是嗣魅这样使用DM81,每月仅需为其充电交的电费是2.4元左右,也就一瓶可乐钱罢了。而充电2次的地宝DM81可用清洁时间是4小时,凭据之前测试中,其12分钟左右“干完”近4m2来推算,其12小时完全能将80m2居室的地面清洁洁净,这样的“结果”关于普通中国家庭来说照旧很实用的。

总结:ca88作为海内扫地机械人品牌中的领军者,推出的这款结合新一代ICS智能芯片、11组红外防撞感应器、V型胶/毛混淆滚刷、浮动式吸尘口、700Pa吸力强力电机等一系列明显提升清洁效果和笼罩率技术的地宝DM81,确实是如今市面上众多1000~2000元级扫地机械人中,性价比最高的产品之一。

ca88地宝DM81扫地机评测-实测总结

特别是针对中国家庭地面清洁所需,开发的浮动式、自渗水、干湿疏散抹布部件,更是将扫、吸、拖3种功效首次实用的结合到一台扫地机械人上。虽然在评测中,我们也看到像机体无提手设计、万向轮不可拆卸、电池组螺丝易损坏等情况保存,但在老编看来,ca88能推出如此贴近消费者实际需求的产品,那么上述这些可谓“白璧微瑕”的小问题,相信一定能在下一代地宝身上获得改善。



网站地图网站地图