ca88

ca88简介
品牌故事焦点价值
生长历程
产品历程大事记品牌声誉
社会责任
品牌资讯
企业新闻媒体新闻媒体评测品牌活动
视频专区
品牌视频产品视频产品使用
<返回

扫地机械人回充失败怎么办及解决步伐

2017-11-21 13:51:00
    近几年,, ,,,,,智能家居和人工智能手艺的快速生长,, ,,,,,扫地机械人从几年前功效简单,, ,,,,,提型粗笨的状态,, ,,,,,生长成为现在功效多样化,, ,,,,,提醒轻盈,, ,,,,,性能越发智能的适用家庭工具,, ,,,,,扫地机械人一跃成为许多家庭的必备智能家电产品。。。。 。现在市面上的扫地机械人大都具有回充的功效,, ,,,,,什么意思呢?? ?? ?就是当扫地机械人电量快要使用完的时间,, ,,,,,扫地机械人自动返回充电座上充电。。。。 。ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员官网登录入口

    扫地机械人事实是机械,, ,,,,,当使用不当的时间它可能不可自己回充乐成哦,, ,,,,,今天小编就来说一说扫地机械人回充失败怎么办,, ,,,,,以及解决步伐:

    扫地机械人回充失败主要有两种情形,, ,,,,,一种是扫地机械人不可找到充电基座,, ,,,,,另外一种是扫地机械人找到了充电基座可是不可举行正常的充电。。。。 。


提醒:ca88APP包括所有型号产品常见问题,, ,,,,,故障排查的解决步伐,, ,,,,,随时随地盘问,, ,,,,,更利便快捷。。。。 。
          APP下载地点:http://www.ecovacs.cn/app


1:找到基座但无法正常充电
    扫地机找到基座但始终无法正常充电的情形下,, ,,,,,最有可能的情形是充电极片上有污渍滋扰,, ,,,,,这时用抹布对充电基座与扫地机两者的充电极片都擦拭一下即可。。。。 。

    尚有一种情形就是,, ,,,,,笔者一经接触过一台扫地机,, ,,,,,但发明它在返回充电时往往要重复好一再,, ,,,,,但此时笔者用手轻轻一推,, ,,,,,它就能很顺畅的归位并充电。。。。 。仔细视察了一下,, ,,,,,原来是充电基座的极片位置设计有点过高了。。。。 。

    于是笔者实验了一个小要领,, ,,,,,就是使用双面胶或者透明胶资助扫地机万向轮进入基座的位置稍微垫高了约1毫米,, ,,,,,这样以后每次扫地机返回基座都能很顺畅的一次到位了。。。。 。
当扫地机缘到返回充电失败的时间,, ,,,,,我们总体可以试试以下步伐:
1、检查影响回充的情形因素(基座摆放位置、室内杂物、基座周围是否摆有爆发滋扰信号的电器等等);
2、用干布清洁充电基座和扫地机械人底部与基座接触的触点;
3、将扫地机械人朝基座距离5英尺(约1.5米)处安排。。。。 。启动扫地机械人并按下“自座“按钮,, ,,,,,审查扫地机械人是否能乐成回充电座充电,, ,,,,,如不可,, ,,,,,则需要举行维修;
4、判断扫地机械人的感应器是否事情,, ,,,,,启动扫地机,, ,,,,,视察其面临障碍物会否自动避开,, ,,,,,不可则说明扫地机的感应器泛起故障;
5、检查充电器是否损坏,, ,,,,,审查充电器指示灯是否呈稳固绿色。。。。 。
ca88手机客户端(安卓/苹果)CA88会员官网登录入口
2:找不到基座
    扫地机在回充路上一直找不到基座而在盲目地慢行时,, ,,,,,确实让许多用户抓狂,, ,,,,,尤其是那种没有配备物理遥浚 ?? ?仄鳎 ,,,,,只有机械上的回充按键或者只能通过手机APP控制的机型。。。。 。再者,, ,,,,,扫地机需要回充的时间,, ,,,,,多为其自身测到电量缺乏,, ,,,,,因此,, ,,,,,这样“磨磨蹭蹭”,, ,,,,,就怕会把剩余的电量都耗在“找家”的路上了。。。。 。
    基座前方和双方0.5-1米规模内不要有杂物
    检查影响回充的情形因素。。。。 。扫地机找不到基座,, ,,,,,最首先要做的就是检查充电基座安排的情形,, ,,,,,一样平常来说,, ,,,,,充电基座要安排在坦荡且平展的地面上,, ,,,,,紧靠墙壁,, ,,,,,远离有台阶或者有落差的地方,, ,,,,,并且前方和双方0.5-1米规模内不要有杂物。。。。 。
    判断充电基座是否故障。。。。 。将扫地机安排在距离充电基座1.5米处,, ,,,,,手动启动扫地机“自动回充”功效,, ,,,,,审查其能否乐成回到基座,, ,,,,,若是不可,, ,,,,,就直接把扫地机搬到基座上,, ,,,,,手动对齐充电极片,, ,,,,,看能不可正常充电,, ,,,,,若是能充电的话,, ,,,,,就说明是基座的信号器泛起故障了,, ,,,,,应举行维修。。。。 。
【网站地图】