ca88

地宝返回基站时,为何没有启动集尘?

一:地宝返回基站时,为何没有启动集尘?

1.请用户检查基站已毗连电源并能正常事情

2.请用户检查基站的电源线是否已准确插入插座,并且与基站车接;

3.请用户在app中确认自动集尘功效已翻开,详细路径:进入装备-右上角设置·基站高级设置-自动集尘

4.执行自动集尘事情时,确; ;;;;;镜募静置乓炎既纷爸玫轿;

5.请确保一次性尘袋已准确装置;

6.用户设置的免打搅时段,自动集尘不启动;

7.若用户手动将地宝搬回基站,自动集尘不启动,只有地宝自动返回基站,才会触发自动集尘;

8.基站充电极片处透窗脏污,可能无法传送信号,请用干纸巾清洁后再实验。。 。。 。。

若以上可能缘故原由均已被扫除,但问题仍未解决,请联系科沃期售后

image.png












是否解决了您的问题??????
谢谢
效劳热线
400-886-8888

联系ca88

电话支持
400-886-8888
周一至周日 9:00-20:00
线下支持
社交支持
ca88微博
【网站地图】