ca88

机械人泛起下视异常,如那边置?

一、下视传感器积灰,请擦拭

1.将地宝翻过来,擦拭底部属视传感应器,避免灰尘遮挡。

   (注意:翻转机身时,请轻放)

2.关机重启

参考视频


是否解决了您的问题?
谢谢
效劳热线
400-886-8888

联系ca88

电话支持
400-886-8888
周一至周日 9:00-20:00
线下支持
社交支持
ca88微博
网站地图网站地图