ca88

如何正确给机械人固件版本升级?

一:机械人固件版本升级指导

1. 固件升级要求

①固件升级时地宝必须放在基站上,并处于充电状态;

②固件升级时地宝电量需凌驾50%(建议充电3小时后升级) 

③确保地宝与手机都在连网状态下,并且在网络情况较好的位置 。


2. 固件升级要领

①确认地宝已乐成连接APP,并处于在线状态。

②点击进入“进入智能清洁”,点击页面右上角“设置”>点击“固件升级”>点击“检查新版本”凭据提示升级即可。


image.png


注:若有开启自动更新,地宝将于凌晨0点到6点网络状态良好的情况下会自主更新到最新版本。


是否解决了您的问题?
谢谢
效劳热线
400-886-8888

联系ca88

电话支持
400-886-8888
周一至周日 9:00-20:00
线下支持
社交支持
ca88微博
网站地图网站地图