ca88

ECOVACS HOME APP和机械人毗连后离线如那里置?

一:ECOVACS HOME APP和机械人毗连后离线

1、只有一个路由器,,,,,,,配网乐成后机械泛起离线,,,,,,,请凭证机身Wi-Fi指示灯状态,,,,,,,划分举行扫除

注:若使用Wi-Fi 6 版本路由器,,,,,,,请翻开兼容Wi-Fi 5模式。。。。。


image.png


2、使用多个路由器,,,,,,,且无线网名称和密码各不相同,,,,,,,使用其中一个配网乐成后,,,,,,,机械在事情中泛起离线

     要领1:依次与每个路由器配网一次,,,,,,,机械人事情中可以自动切换到事情区域里的无线网络(仅在切换历程中短暂掉线)

     要领2:机械在线状态下,,,,,,,翻开APP,,,,,,,设置中找到地宝信息-审查“Wi-Fi 治理”,,,,,,,手动添加其他无线网

      若您想知道怎样手动添加“Wi-Fi ”您可以点击此链接:Wi-Fi治理 获取更多的资助。。。。。

3、使用Mesh架构子母路由器(一个主机多个分机的设置),,,,,,,配网乐成后机械泛起离线

     请先关闭分机,,,,,,,机械人与主路由器配网乐成后,,,,,,,再依次把分机翻开,,,,,,,机械人可以自动切换到子路由区域并坚持在线。。。。。 

附:机械人MAC地点查找要领:APP-点击型号进入主界面>找到机械人设置> 地宝信息>Mac地点.



是否解决了您的问题???????
谢谢
效劳热线
400-886-8888

联系ca88

电话支持
400-886-8888
周一至周日 9:00-20:00
线下支持
社交支持
ca88微博
【网站地图】