ca88

清洁槽内污水无法接纳/污水箱没水,,, ,,,,,报污水箱满,,, ,,,,,如那里置????????

视频指导:


请先确认基站上的指示灯是否闪灼,,, ,,,,,闪灼需要断开基站电源,,, ,,,,,重新接通后,,, ,,,,,再举行扫除。 。。。 。。

一:洗拖布和自清洁历程中,,, ,,,,,清洁槽内无法抽水

1. 掀开基站面板,,, ,,,,,取出污水箱翻开水箱上盖,,, ,,,,,确认水箱上盖密封圈(如下图)装配到位,,, ,,,,,静止10秒左右后再盖上。 。。。 。。

image.png

2. 稍用力向下按压基站内污水箱密封塞,,, ,,,,,放回污水箱并向下按压后(如下图),,, ,,,,,使用视察

image.png

3. 长按5秒“启动/暂停键”视察污水能否接纳(如下图)

image.png

4. 若污水无法接纳,,, ,,,,,取出机械,,, ,,,,,检查基站内清洁槽,,, ,,,,,吸水口是否有异物梗塞,,, ,,,,,若有请整理(如下图) ;;;;;;;

image.png

5. 若清洁槽内无水,,, ,,,,,仍报警“清洁槽水满”请检查水位感应片是否有脏污,,, ,,,,,可使用纸巾擦拭清洁清洁槽两侧水位感应片,,, ,,,,,后再视察。 。。。 。。

image.png



是否解决了您的问题????????
谢谢
效劳热线
400-886-8888

联系ca88

电话支持
400-886-8888
周一至周日 9:00-20:00
线下支持
社交支持
ca88微博
【网站地图】