ca88

机械人不执行智能断点续扫如那里置 ??? ????

一:机械人不执行智能断点续扫

1. 确认智能断点续扫开关是否开启。。 。 。。 

2. 在勿扰模式时间内无触发智能断点续扫。。 。 。。 

3. 机械自动返回充电后是否触发故障报警,, ,,,,如泛起故障报警,, ,,,,断点续扫无法触发。。 。 。。 

4. 触发智能断点续扫后,, ,,,,不可将机械开关重启或恢复出厂设置。。 。 。。

注:断点续扫功效,, ,,,,仅支持自动事情模式下生效。。 。 。。


是否解决了您的问题 ??? ????
谢谢
效劳热线
400-886-8888

联系ca88

电话支持
400-886-8888
周一至周日 9:00-20:00
线下支持
社交支持
ca88微博
【网站地图】