ca88

地宝清洁历程中为什么抹布支架无法抬升或遇到地毯还会爆发“撞飞

一:地宝泛起拖布支架无法抬升

1.您可以翻开app进入地宝操作界面>在地图上点击地毯检察此地毯的清洁战略,若您想调解地毯,可以点击右上角“地图“>地图编辑>选择地毯,可对地毯进行清洁战略的调解 。

地毯设置说明:

选择“避让”地宝在事情时,会避让该地毯,中长毛地毯(约10mm以上)建议使用该设置

选择“仅扫地”适用于家中的短毛地毯(约10mm以下)或地垫,地宝在拖地时上地毯会抬起拖布扫地,下地毯会放下拖布

选择“通过不清洁”地宝在事情时,会抬起抹布支架,直接通过该地毯,建议对门口或横跨房间的中长毛地毯设置

选择“边扫边拖”地宝在事情时,无视该地毯,正常上下地毯扫拖,建议在地毯误识别时设置

2. 确认地宝的事情模式:

①若在扫地模式下,拖布支架为抬升状态,不下降,属于正常现象 。

②若在拖地模式下,抹布支架为下降状态,只有遇到地毯后才会自动抬升,属于正常现象 。

③若在边扫边拖模式下,抹布支架为下降状态,只有遇到地毯后才会自动抬升,属于正常现象 。

④若在先扫后拖模式下,第一次清洁时抹布为抬升状态,第二次清洁为下降状态,只有遇到地毯后才会自动抬升,属于正常现象 。

 以上状态为地宝正常事情模式 。

3.若非以上现象,可按如下方法操作

①检查拖布盘是否被异物卡住,有异物请实时清理后视察 。

②请检查主机与拖布盘是否装置松动,如有请重新装置拖布盘后视察 。


二:地宝清洁的历程中,选择自适应地毯,为什么还会爆发:撞飞地垫、卷起地毯边、或者地毯边卡住主机等情况?

因地宝清洁历程中,是通过超声波触发识别到地毯后,拖布盘抬升 。而部分地垫外貌材质较硬,超声波无法识别,且地毯比较薄,不触发结构光避障,故泛起撞飞地垫的现象;

1. 拖布支架抬升上地毯清洁,遇到卷边的地毯,均保存卷边和地毯边卡主机的情况,建议您可将家中卷边地毯使用双面胶等牢固,也可以配合虚拟墙使用 。


是否解决了您的问题?
谢谢
效劳热线
400-886-8888

联系ca88

电话支持
400-886-8888
周一至周日 9:00-20:00
线下支持
社交支持
ca88微博
网站地图网站地图