ca88

机械人固件版本升级失败,,,,,,如那里置???????

一:固件无法升级/升级失败

1. 检查沁宝是否在充电状态

(建议将沁宝从充电座取下,,,,,,关机重启,,,,,,开机音乐竣事后重新放在充电座上,,,,,,确认听到“最先充电”的语音提醒,,,,,,实验再次升级)

2. 检查沁宝电量,,,,,,电量低或没电时,,,,,,无法举行固件升级,,,,,,建议充电2小时后在举行升级。。。。。 。。

3. 请将沁宝及充电座安排在网络较好的位置(路由器周围)重新升级,,,,,,若是沁宝所在位置网络欠好,,,,,,有可能泛起下载超时导致无法升级

若您想知道怎样准确升级固件版本,,,,,,您可以点击此链接:固件版本升级 获取更多的资助


是否解决了您的问题???????
在线咨询 >
400-886-8888
谢谢祝您生涯愉快!
TOP
【网站地图】